-- 添加 protect 队列所需字段
-- tb_polling_config: 新增保护期检查间隔字段
ALTER TABLE tb_polling_config
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS protect_check_interval INT NULL;

COMMENT ON COLUMN tb_polling_config.protect_check_interval IS '保护期一致性检查间隔（秒），NULL=不参与';

-- tb_iot_card: 新增上次保护期检查时间字段
ALTER TABLE tb_iot_card
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS last_protect_check_at TIMESTAMP NULL;

COMMENT ON COLUMN tb_iot_card.last_protect_check_at IS '上次保护期一致性检查时间';
