-- 数据初始化：将所有卡的 last_gateway_reading_mb 设为当前 current_month_usage_mb
-- 避免上线后第一次轮询把整个已用量当作增量
UPDATE tb_iot_card
SET last_gateway_reading_mb = current_month_usage_mb
WHERE last_gateway_reading_mb = 0 AND current_month_usage_mb > 0;
