-- 禁用 id=29 的轮询配置（所有 interval 均为 NULL，导致轮询系统失效）
-- 该配置 priority=1 会匹配所有卡，但其所有 interval 字段全为 NULL，
-- 在多匹配语义下会"吞噬"更具体配置的有效 interval，导致轮询系统失效
UPDATE tb_polling_config
SET status = 0
WHERE id = 29
  AND status = 1;
